NAME            3C503
FILE            3C503.COM
HELP            EII.DOC
DESCRIPTION     3Com EtherLink II Adapter
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621
MENU FLAG 8000:"CableType" *0000="Thin Ethernet (BNC)" 8000="Thick Ethernet (DB-15)" 
MENU IRQ #1 2 3 4 *5
MENU PORT #1 250,10 280,10 2A0,10 2E0,10 *300,10 310,10 330,10 350,10 
MENU MEM #1 *NONE C8000,200 CC000,200 DC000,200 D8000,200
